%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Goltsman_etal2005} Goltsman, G., Korneev, A., Minaeva, O., Rubtsova, I., Chulkova, G., Milostnaya, I., et al. (2005). Advanced nanostructured optical NbN single-photon detector operated at 2.0 K. In M. Razeghi, \& G. J. Brown (Eds.), \textit{Proc. SPIE} (Vol. 5732, pp. 520--529). Spie.

\end{thebibliography}

\end{document}

