%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Cherednichenko_etal2000} Cherednichenko, S., R{\"o}nnung, F., Gol{\textquoteright}tsman, G., Kollberg, E., \& Winkler, D. (2000). YBa2Cu3O7-δ hot-electron bolometer mixer. \textit{Phys. C: Supercond.}, \textit{341-348}, 2653--2654.

\end{thebibliography}

\end{document}

