%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Gousev_etal1997} Gousev, Y. P., Semenov, A. D., Goghidze, I. G., Pechen, E. V., Varlashkin, A. V., Gol{\textquoteright}tsman, G. N., et al. (1997). Current dependent noise in a YBa$_{2}$Cu$_{3}$O$_{7-δ}$ hot-electron bolometer. \textit{IEEE Trans. Appl. Supercond.}, \textit{7}(2), 3556--3559.

\end{thebibliography}

\end{document}

