%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Shitov_etal2001} Shitov, S. V., Levitchev, M., Veretennikov, A. V., Koshelets, V. P., Prokopenko, G. V., Filippenko, L. V., et al. (2001). Superconducting integrated receiver as 400-600 GHz tester for coolable devices. \textit{IEEE Trans. Appl. Supercond.}, \textit{11}(1), 832--835.

\end{thebibliography}

\end{document}

