%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{StephaneClaude2003} St{\'e}phane Claude. (2003). Sideband-separating SIS mixer for ALMA band 7, 275{\textendash}370 GHz. In \textit{Proc. 14$^{th}$ Int. Symp. Space Terahertz Technol.} (41). Tucson, USA.

\end{thebibliography}

\end{document}

