%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Dorenbos_etal2008} Dorenbos, S. N., Reiger, E. M., Perinetti, U., Zwiller, V., Zijlstra, T., \& Klapwijk, T. M. (2008). Low noise superconducting single photon detectors on silicon. \textit{Appl. Phys. Lett.}, \textit{93}(13), 131101.

\end{thebibliography}

\end{document}

