%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Cherednichenko+Drakinskiy2008} Cherednichenko, S., \& Drakinskiy, V. (2008). Low noise hot-electron bolometer mixers for terahertz frequencies. \textit{J. Low Temp. Phys.}, \textit{151}(1-2), 575--579.

\end{thebibliography}

\end{document}

