%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Phillips+Jefferts1973} Phillips, T. G., \& Jefferts, K. B. (1973). A low temperature bolometer heterodyne receiver for Millimeter wave astronomy. \textit{Rev. Sci. Instrum.}, \textit{44}(8), 1009--1014.

\end{thebibliography}

\end{document}

