%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Boogaard_etal2004} Boogaard, G. R., Verbruggen, A. H., Belzig, W., \& Klapwijk T.M. (2004). Resistance of superconducting nanowires connected to normal-metal leads. \textit{Phys. Rev. B}, \textit{69}, 220503(R)(1--4).

\end{thebibliography}

\end{document}

