%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage{soul}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\section*{2013}

Shurakov A, Tong C-YE, Blundell R, Kaurova N, Voronov B, Gol{\textquoteright}tsman G. Microwave stabilization of a HEB mixer in a pulse-tube cryocooler. IEEE Trans Appl Supercond. 2013;23(3):1501504.

\end{document}

