%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage{soul}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\section*{1983}

Gershenzon EM, Gol{\textquoteright}tsman GN, Semenov AD. Submillimeter backward wave tube spectrometer for measuring superconducting film transmission. Pribory i Tekhnika Eksperimenta. 1983;26(5):134--7.

\end{document}

