%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage{soul}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\section*{2001}

Ganzevles WFM, Gao JR, de Korte PAJ, Klapwijk TM. Direct response of microstrip line coupled Nb THz hot-electron bolometer mixers. Appl Phys Lett. 2001;79(15):2483--5.

\end{document}

