%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage{soul}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\section*{1995}

Parvitte B, Thomas X, Courtois D. Wide band (2.5 GHz) infrared heterodyne spectrometer. Int. J. Infrared and Millimeter Waves. 1995;16(9):1533--40.

\end{document}

