%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage{soul}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\section*{2008}

Shitov SV, Inatani J, Shan W-L, Takeda M, Wang Z, Uvarov AV, et al. Measurement of emissivity of the ALMA antenna panel at 840 GHz using NbN-based heterodyne SIS receiver. In: Proc. 19$^{th}$ Int. Symp. Space Terahertz Technol.; 2008. p. 263--6.

\end{document}

