%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage{soul}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\section*{2009}

Ryabchun SA, Tretyakov IV, Pentin IV, Kaurova NS, Seleznev VA, Voronov BM, et al. Low-noise wide-band hot-electron bolometer mixer based on an NbN film. Radiophys. Quant. Electron.. 2009;52(8):576--82.

\end{document}

