%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage{soul}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{5}

\bibitem{Skalare_etal2001} Skalare A, McGrath WR, Echternach PM, Leduc HG, Siddiqi I, Verevkin A, et al. Aluminum hot-electron bolometer mixers at submillimeter wavelengths. IEEE Trans. Appl. Supercond.. 2001;11(1):641--4.

\end{thebibliography}

\end{document}

