%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage{soul}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{5}

\bibitem{Zhang_etal2003} Zhang J, Pearlman A, Slysz W, Verevkin A, Sobolewski R, Wilsher K, et al. A superconducting single-photon detector for CMOS IC probing. In: Proc. 16-th LEOS. Vol 2.; 2003. p. 602--3.

\end{thebibliography}

\end{document}

