%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage{soul}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{5}

\bibitem{Antipov_etal2004} Antipov SV, Vachtomin YB, Maslennikov SN, Smirnov KV, Kaurova NS, Grishina EV, et al. Noise performance of quasioptical ultrathin NbN hot electron bolometer mixer at 2.5 and 3.8 THz. In: Proc. 5-th MSMW. Vol 2. Kharkov, Ukraine; 2004. p. 592--4.

\end{thebibliography}

\end{document}

