%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage{soul}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{5}

\bibitem{Khosropanah_etal2007} Khosropanah P, Gao JR, Laauwen WM, Hajenius M, Klapwijk TM. Low noise NbN hot electron bolometer mixer at 4.3  THz. Appl Phys Lett. 2007;91:221111 (1 to 3).

\end{thebibliography}

\end{document}

