%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage{soul}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Manus_etal2000} Manus MKM, Kash JA, Steen SE, Polonsky S, Tsang JC, Knebel DR, et al. PICA: Backside failure analysis of CMOS circuits using picosecond imaging circuit analysis. Microelectronics Reliability. 2000;40:1353--8.

\end{thebibliography}

\end{document}

