%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage{soul}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Baselmans_etal2014} Baselmans JJA, de Visser PJ, Yates SJC, Bueno J, Jansen RMJ, Endo A, et al. Large format, background limited arrays of kinetic inductance detectors for sub-mm astronomy [abstract]. In: Proc. 25$^{th}$ Int. Symp. Space Terahertz Technol.; 2014. 64.

\end{thebibliography}

\end{document}

