%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage{soul}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Sclafani_etal2012} Sclafani M, Marksteiner M, Keir FML, Divochiy A, Korneev A, Semenov A, et al. Sensitivity of a superconducting nanowire detector for single ions at low energy. Nanotechnol. 2012;23(6):065501 (1 to 5).

\end{thebibliography}

\end{document}

