%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage{soul}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Bryerton_etal2005} Bryerton E, Percy R, Bass R, Schultz J, Oluleye O, Lichtenberger A, et al. Receiver measurements of pHEB beam lead mixers on 3-μm silicon. In: Proc. 30th IRMMW / 13th THz.; 2005. p. 271--2.

\end{thebibliography}

\end{document}

