%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage{soul}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Maslennikov_etal2004} Maslennikov SN, Morozov DV, Ozhegov RV, Smirnov KV, Okunev OV, Gol{\textquoteright}tsman GN. Imaging system for submillimeter wave range based on AlGaAs/GaAs hot electron bolometer mixers. In: Proc. 5-th MSMW. Vol 2.; 2004. p. 558--60.

\end{thebibliography}

\end{document}

