%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage{soul}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Meledin_etal2003} Meledin D, Tong C-YE, Blundell R, Goltsman G. Measurement of intermediate frequency bandwidth of hot electron bolometer mixers at terahertz frequency range. IEEE Microw Wireless Compon Lett. 2003;13(11):493--5.

\end{thebibliography}

\end{document}

