%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage{soul}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Gershenzon_etal1987} Gershenzon EM, Gol{\textquoteright}tsman GN, Mirskii GI. Submillimeter backward-wave-tube spectrometer-relaxometer. Pribory i Tekhnika Eksperimenta. 1987;30(4):131--7.

\end{thebibliography}

\end{document}

