%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage{soul}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Erickson1992} Erickson NR. Low-noise submillimeter receivers using single-diode harmonic mixers. In: Proc. IEEE. Vol 80.; 1992. p. 1721--8.

\end{thebibliography}

\end{document}

