%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage{soul}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Chouvaev_etal1998} Chouvaev D, Kuzmin L, Tarasov M, Sundquist P, Willander M, Claeson T. Normal metal hot-electron microbolometer with Andreev mirrors for THz space applications. In: Proc. 9$^{th}$ Int. Symp. Space Terahertz Technol.; 1998. p. 331--5.

\end{thebibliography}

\end{document}

