%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage{soul}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Tong_etal2000} Tong C-YE, Kawamura J, Todd RH, Papa DC, Blundell R, Smith M, et al. Successful operation of a 1 THz NbN hot-electron bolometer receiver. In: Proc. 11$^{th}$ Int. Symp. Space Terahertz Technol.; 2000. p. 49--59.

\end{thebibliography}

\end{document}

