%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage{soul}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Meledin_etal2002} Meledin D, Tong CY-E, Blundell R, Kaurova N, Smirnov K, Voronov B, et al. The sensitivity and IF bandwidth of waveguide NbN hot electron bolometer mixers on MgO buffer layers over crystalline quartz. In: Harvard university, editor. Proc. 13$^{th}$ Int. Symp. Space Terahertz Technol. Cambridge, MA, USA; 2002. p. 65--72.

\end{thebibliography}

\end{document}

