%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage{soul}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Lubzens_etal1988} Lubzens D, Rosenfeld D, Nemirovsky Y. The noise equivalent temperature difference performance of HgCdTe photodiode array. Infrared Physics. 1988;28(6):417--23.

\end{thebibliography}

\end{document}

