%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage{soul}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Matsushima_etal1994} Matsushima F, Odashima H, Iwasaki T, Tsunekawa S, Takagi K. Frequency measurement of pure rotational transitions of H$_{2}$O from 0.5 to 5 THz. In: Conference on precision electromagnetic measurements digest.; 1994. p. 23--4.

\end{thebibliography}

\end{document}

