%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage{soul}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Benford_etal2002} Benford DJ, Moseley SH, Chervenak JA. Mission requirements for ultralow-background, large format bolometer arrays. In: Proc. Far-Infrared Submillimeter, \&  Millimeter Detector Workshop. Monterey, California; 2002.

\end{thebibliography}

\end{document}

