%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage{soul}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Fetterman_etal1978} Fetterman HR, Tannenwald PE, Clifton BJ, Parker CD, Fitzgerald WD, Erickson NR. Far-ir heterodyne radiometric measurements with quasioptical Schottky diode mixers. Appl Phys Lett. 1978;33(2):151--4.

\end{thebibliography}

\end{document}

