%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage{soul}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Yates_etal2009} Yates SJC, Baryshev AM, Baselmans JJA, Klein B, G{\"u}sten R. Fast Fourier transform spectrometer readout for large arrays of microwave kinetic inductance detectors. Appl Phys Lett. 2009;95(4):3.

\end{thebibliography}

\end{document}

