%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage{soul}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Lobanov_etal2015} Lobanov Y, Shcherbatenko M, Finkel M, Maslennikov S, Semenov A, Voronov BM, et al. NbN hot-electron-bolometer mixer for operation in the near-IR frequency range. IEEE Trans Appl Supercond. 2015;25(3):2300704 (1 to 4).

\end{thebibliography}

\end{document}

