%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{5}

\bibitem{Goltsman_etal2001} Gol{\textquoteright}tsman, G. N., Okunev, O., Chulkova, G., Lipatov, A., Semenov, A., Smirnov, K., et al. (2001). Picosecond superconducting single-photon optical detector. \textit{Appl. Phys. Lett.}, \textit{79}(6), 705--707.

\end{thebibliography}

\end{document}

