%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{5}

\bibitem{Korneeva_etal2014} Korneeva, Y. P., Mikhailov, M. Y., Pershin, Y. P., Manova, N. N., Divochiy, A. V., Vakhtomin, Y. B., et al. (2014). Superconducting single-photon detector made of MoSi film. \textit{Supercond. Sci. Technol.}, \textit{27}(9), 095012.

\end{thebibliography}

\end{document}

