%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{5}

\bibitem{Datesman_etal2005} Datesman, A. M., Schultz, J. C., Lichtenberger, A. W., Golish, D., Walker, C. K., \& Kooi, J. (2005). Fabrication and characterization of niobium diffusion-cooled hot-electron bolometers on silicon nitride membranes. \textit{IEEE Trans. Appl. Supercond.}, \textit{15}(2), 928--931.

\end{thebibliography}

\end{document}

