%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{5}

\bibitem{Lieberzeit+Dickert2009} Lieberzeit, P. A., \& Dickert, F. L. (2009). Chemosensors in environmental monitoring: challenges in ruggedness and selectivity. \textit{Anal Bioanal Chem}, \textit{393}(2), 467--472.

\end{thebibliography}

\end{document}

