%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{5}

\bibitem{Barends_etal2005} Barends, R., Hajenius, M., Gao, J. R., \& Klapwijk, T. M. (2005). Current-induced vortex unbinding in bolometer mixers. \textit{Appl. Phys. Lett.}, \textit{87}, 263506 (1 to 3).

\end{thebibliography}

\end{document}

