%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{5}

\bibitem{Skalare_etal2001} Skalare, A., McGrath, W. R., Echternach, P. M., Leduc, H. G., Siddiqi, I., Verevkin, A., et al. (2001). Aluminum hot-electron bolometer mixers at submillimeter wavelengths. \textit{IEEE Trans. Appl. Supercond.}, \textit{11}(1), 641--644.

\end{thebibliography}

\end{document}

