%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{5}

\bibitem{Shurakov_etal2020} Shurakov, A., Mikhailov, D., Belikov, I., Kaurova, N., Zilberley, T., Prikhodko, A., et al. (2020). Planar Schottky diode with a Γ-shaped anode suspended bridge. In \textit{J. Phys.: Conf. Ser.} (Vol. 1695, 012154).

\end{thebibliography}

\end{document}

