%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{5}

\bibitem{Bingham_etal1998} Bingham, S. J., B{\"o}rger, B., Suter, D., \& Thomson, A. J. (1998). The design and sensitivity of microwave frequency optical heterodyne receivers. \textit{Rev. Sci. Instrum.}, \textit{69}(9), 3403--3409.

\end{thebibliography}

\end{document}

