%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{5}

\bibitem{Burke_etal1999} Burke, P. J., Schoelkopf, R. J., Prober, D. E., Skalare, A., Karasik, B. S., Gaidis, M. C., et al. (1999). Mixing and noise in diffusion and phonon cooled superconducting hot-electron bolometers. \textit{J. Appl. Phys.}, \textit{85}(3), 1644--1653.

\end{thebibliography}

\end{document}

