%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{5}

\bibitem{Pyatkov_etal2017} Pyatkov, F., Khasminskaya, S., Kovalyuk, V., Hennrich, F., Kappes, M. M., Goltsman, G. N., et al. (2017). Sub-nanosecond light-pulse generation with waveguide-coupled carbon nanotube transducers. \textit{Beilstein J. Nanotechnol.}, \textit{8}, 38--44.

\end{thebibliography}

\end{document}

