%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{5}

\bibitem{Shurakov_etal2012} Shurakov, A., Seliverstov, S., Kaurova, N., Finkel, M., Voronov, B., \& Goltsman, G. (2012). Input bandwidth of hot electron bolometer with spiral antenna. \textit{IEEE Trans. THz Sci. Technol.}, \textit{2}(4), 400--405.

\end{thebibliography}

\end{document}

