%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{5}

\bibitem{Baselmans_etal2014} Baselmans, J. J. A., de Visser, P. J., Yates, S. J. C., Bueno, J., Jansen, R. M. J., Endo, A., et al. (2014). Large format, background limited arrays of kinetic inductance detectors for sub-mm astronomy. In \textit{Proc. 25$^{th}$ Int. Symp. Space Terahertz Technol.} (64).

\end{thebibliography}

\end{document}

