%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{5}

\bibitem{Casaburi_etal2008} Casaburi, A., Ejrnaes, M., Quaranta, O., Gaggero, A., Mattioli, F., Leoni, R., et al. (2008). Experimental characterization of NbN nanowire optical detectors with parallel stripline configuration. In \textit{J. Phys.: Conf. Ser.} (Vol. 97, 012265 (1 to 6)). IOP Publishing.

\end{thebibliography}

\end{document}

