%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{5}

\bibitem{Morozov_etal2005} Morozov, D. V., Smirnov, K. V., Smirnov, A. V., Lyakhov, V. A., \& Goltsman, G. N. (2005). A millimeter-submillimeter phonon-cooled hot-electron bolometer mixer based on two-dimensional electron gas in an AlGaAs/GaAs heterostructure. \textit{Semicond.}, \textit{39}(9), 1082--1086.

\end{thebibliography}

\end{document}

